en	An authentication exception occurred.
und	Ocurrió un error de autenticación.

en	Authentication credentials could not be found.
und	No se encontraron las credenciales de autenticación.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	La solicitud de autenticación no se pudo procesar debido a un problema del sistema.

en	Invalid credentials.
und	Credenciales no válidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	La cookie ya ha sido usada por otra persona.

en	Not privileged to request the resource.
und	No tiene privilegios para solicitar el recurso.

en	Invalid CSRF token.
und	Token CSRF no válido.

en	Digest nonce has expired.
und	El vector de inicialización (digest nonce) ha expirado.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	No se encontró un proveedor de autenticación que soporte el token de autenticación.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	No hay ninguna sesión disponible, ha expirado o las cookies no están habilitados.

en	No token could be found.
und	No se encontró ningún token.

en	Username could not be found.
und	No se encontró el nombre de usuario.

en	Account has expired.
und	La cuenta ha expirado.

en	Credentials have expired.
und	Las credenciales han expirado.

en	Account is disabled.
und	La cuenta está deshabilitada.

en	Account is locked.
und	La cuenta está bloqueada.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Demasiados intentos fallidos de inicio de sesión, inténtelo de nuevo más tarde.

en	Invalid or expired login link.
und	Enlace de inicio de sesión inválido o expirado.