en	An authentication exception occurred.
und	Une exception d'authentification s'est produite.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Les identifiants d'authentification n'ont pas pu être trouvés.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	La requête d'authentification n'a pas pu être executée à cause d'un problème système.

en	Invalid credentials.
und	Identifiants invalides.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Le cookie a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre.

en	Not privileged to request the resource.
und	Privilèges insuffisants pour accéder à la ressource.

en	Invalid CSRF token.
und	Jeton CSRF invalide.

en	Digest nonce has expired.
und	Le digest nonce a expiré.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Aucun fournisseur d'authentification n'a été trouvé pour supporter le jeton d'authentification.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Aucune session disponible, celle-ci a expiré ou les cookies ne sont pas activés.

en	No token could be found.
und	Aucun jeton n'a pu être trouvé.

en	Username could not be found.
und	Le nom d'utilisateur n'a pas pu être trouvé.

en	Account has expired.
und	Le compte a expiré.

en	Credentials have expired.
und	Les identifiants ont expiré.

en	Account is disabled.
und	Le compte est désactivé.

en	Account is locked.
und	Le compte est bloqué.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer plus tard.

en	Invalid or expired login link.
und	Lien de connexion invalide ou expiré.