en	An authentication exception occurred.
und	Pri overovaní došlo k chybe.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Overovacie údaje neboli nájdené.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Požiadavok na overenie nemohol byť spracovaný kvôli systémovej chybe.

en	Invalid credentials.
und	Neplatné prihlasovacie údaje.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie už bolo použité niekým iným.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nemáte oprávnenie pristupovať k prostriedku.

en	Invalid CSRF token.
und	Neplatný CSRF token.

en	Digest nonce has expired.
und	Platnosť inicializačného vektoru (digest nonce) skončila.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Poskytovateľ pre overovací token nebol nájdený.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Session nie je k dispozíci, vypršala jej platnosť, alebo sú zakázané cookies.

en	No token could be found.
und	Token nebol nájdený.

en	Username could not be found.
und	Prihlasovacie meno nebolo nájdené.

en	Account has expired.
und	Platnosť účtu skončila.

en	Credentials have expired.
und	Platnosť prihlasovacích údajov skončila.

en	Account is disabled.
und	Účet je zakázaný.

en	Account is locked.
und	Účet je zablokovaný.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Príliš mnoho neúspešných pokusov o prihlásenie. Skúste to prosím znovu neskôr.

en	Invalid or expired login link.
und	Neplatný alebo expirovaný odkaz na prihlásenie.